NAME	FreeEMM

DESCRIPTION	'Free EMM Memory'
EXETYPE WINDOWS
STUB	'WINSTUB.EXE'

CODE	MOVEABLE
DATA	MOVEABLE

HEAPSIZE	1024
STACKSIZE	4096

EXPORTS
	WndProc @1
